Gilles Bertrand Graphes et Algorithmes

Cycle eulérien

Soit G = (E, Γ) un graphe non orienté.

Un cycle eulérien dans G est un cycle passant une et une seule fois par chaque arête de G. Un graphe est dit eulérien s’il possède un cycle eulérien.

1) Proposer une condition nécessaire (C) pour qu’un graphe soit eulérien. 2) La condition (C) que vous avez proposée est-elle suffisante? Répondre à cette question revient à proposer une méthode pour construire un cycle eulérien à partir d’un graphe vérifiant la condition (C). Revoyez, si nécessaire, votre condition (C).

3) Proposer une procédure pour extraire un cycle eulérien dans un graphe dont on sait, à priori, qu’il est eulérien. On exposera d’abord sa procédure en langage courant, puis sous forme de schéma de programme.

4) Quelle est la complexité de calcul de votre procédure?